%
% 
\ANG{
{\bf Denkmal}

Im Hof des Pascal-Gymnasiums steht ein Denkmal f"ur Blaise Pascal. Es besteht 
aus Granit und hat eine Gesamth"ohe von $2,50\,\mathrm{m}$. Die Grundfl"ache ist 
ein gleichseitiges Dreieck mit einer Seitenl"ange von $30\,\mathrm{cm}$. Die 
Pyramide ist $43\,\mathrm{cm}$ hoch. $1\,\mathrm{dm^{3}}$ Granit wiegt 
$2,9\,\mathrm{kg}$. Wie schwer ist das Denkmal?

\begin{center}
\includegraphics[width=4cm]{04mhflvol030p1} 
\end{center}
}

