%
% 
\ANG{
{\bf Kathetenbestimmung}

Bei der Festlegung der Bestellma"se f"ur eine rechtwinkligdreieckige 
Isolierglasscheibe wurde vergessen, das Ma"s einer Seitenl"ange anzugeben.

\begin{center}
\includegraphics[width=10cm]{04mhpyth016p1} 
\end{center}
}
\LSG{
Ma"s $\approx 978,27$
}

