%
% 
\ANG{
{\bf Zahnradbahn}

\begin{enumerate}
\item Die steilste Zahnradbahn der Welt f"ahrt auf den Pilatus (Schweiz). Auf 
einem Streckenabschnitt von $1130\,\mathrm{m}$ L"ange "uberwindet sie 
gleichm"a"sig einen H"ohenunterschied von $489\,\mathrm{m}$.\\
Wie lang erscheint dieser Steckenabschnitt auf einer Karte im Ma"sstab 
$1 : 25 000$?
\item Eine andere Zahnradbahnstrecke erscheint auf einer Karte $12\,\mathrm{cm}$ 
lang (Ma"sstab $1 : 10 000$). Die wirkliche Streckenl"ange betr"agt $1 250\,\mathrm{m}$. \\
Wie gro"s ist der H"ohenunterschied?
\end{enumerate}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item Strecke $\approx 1018,71\,\mathrm{m}$\\
Auf der Karte $\approx 4,07\,\mathrm{cm}$ 
\item H"ohenunterschied $= 350\,\mathrm{m}$
\end{enumerate}
}

