%
% 
\ANG{
{\bf Feuerwehrleiter}

Wie lang muss die Feuerwehrleiter sein, falls es im obersten Stockwerk des 
Hochhauses brennen sollte?

\begin{center}
\includegraphics[width=10cm]{04mhpyth022p1} 
\end{center}
}
\LSG{
Feuerleiter $\approx 25,71\,\mathrm{m}$
}


