%
% 
\ANG{
{\bf S"aule}

Beim gro"sen Brand von London im September $1666$ wurden $\frac{4}{5}$ der City 
vernichtet. Als Mahnmal wurde ein S"aule (genannt Monument) errichtet, deren 
H"ohe genau der Entfernung vom Fu"s der S"aule zu der Stelle entspricht, an der 
das Feuer ausbrach (einer B"ackerei in der Pudding Lane). Ein Londonbesucher 
misst die noch zug"anglichen Strecken. Bestimme damit die H"ohe der S"aule.

\begin{center}
\includegraphics[width=10cm]{04mhpyth023p1} 
\end{center}
}
\LSG{
H"ohe der S"aule $\approx 61,59\,\mathrm{m}$
}
