%
% 
\ANG{
{\bf Maximale Schrankh"ohe}

Wie hoch darf der Schrank h"ochstens sein, damit man ihn wie angegeben 
aufstellen kann?

\begin{center}
\includegraphics[width=9cm]{04mhpyth030p1} 
\end{center}
}
\LSG{
Schrankh"ohe (max.) $\approx 2,32\,\mathrm{m}$
}

