%
% 
\ANG{
{\bf Turm und Brunnen}

Auf einem ebenen Feld stehen zwei T"urme, einer $60$ Fu"s hoch, der andere $80$ 
Fu"s hoch. Ihr Abstand betr"agt $100$ Fu"s. F"ur die beiden V"ogel ist der Weg von 
der Turmspitze bis zu einem Brunnen zwischen den T"urmen gleich weit. Wie weit 
ist der Brunnen von den T"urmen entfernt?

\begin{center}
\includegraphics[width=10cm]{04mhpyth031p1} 
\end{center}
}
\LSG{
Entfernung Brunnen - Turm $= 64\,\mathrm{m}$ bzw. $36\,\mathrm{m}$
}

