%
% 
\ANG{
{\bf Wie Leonardo da Vinci die Breite eines Flusses bestimmte}

Der italienische Maler und Bildhauer Leonardo da Vinci  $(1452 - 1519)$ schlug 
vor, die Breite eines Flusses wie in der Abbildung dargestellt zu bestimmen.

\begin{center}
\includegraphics[width=16cm]{04mhstrahl002p1} 
\end{center}
}
Quelle: Bigalke: Einf"uhrung in die Mathematik; Diesterweg

\LSG{
Zahlenvorschlag: $|BC|=1\,\mathrm{m}; \ |AB|=20\,\mathrm{cm}; \ |AD|=1,5\,\mathrm{m}$ \\
$\frac{0,2}{1}=\frac{1,5}{x}$ wobei $x=7,5$
}

