%
% 
\ANG{
{\bf Kirchturm}

Ein Kirchturm wird wie in der Zeichnung dargestellt vermessen. 
\begin{enumerate}
\item Wie hoch ist der Turm?
\item Wie lang ist eine Kante?
\end{enumerate}

\begin{center}
\includegraphics[width=10cm]{04mhstrahl025p1} 
\end{center}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item $18\,\mathrm{m}$
\item $20,4\,\mathrm{m}$
\end{enumerate}
}

