%
% 
\ANG{
{\bf Pyramiden}

\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{04mhstrahl030p1} 
\end{center}

Im alten "Agypten wurden die H"ohen von Pyramiden nach der "`Schattenmethode"' mit 
Hilfe eines Stabes bestimmt. 
\begin{enumerate}
\item Fertige eine geeignete Skizze der Schattenmethode an und erl"autere, wie 
man den Stab halten muss.
\item Berechne die Pyramidenh"ohe f"ur die Cheopspyramide.
\end{enumerate}

\begin{center}
\begin{tabular}{p{9cm}l}
\hline
{\bf L"ange des Schattens der Pyramide}\newline 
(am Boden gemessen; inklusive der halben Pyramidenbreite): 
& $240\,\mathrm{m}$ \\
{\bf H"ohe des Stabes:} 
& $3\,\mathrm{m}$ \\
{\bf L"ange des Schattens des Stabes}\newline (am Boden gemessen): 
& $5\,\mathrm{m}$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item
\item $144\,\mathrm{m}$
 \end{enumerate}
}

