%
% 
\ANG{
{\bf Mond und Sonne}

\begin{enumerate}
\item Eine Kreisscheibe mit $8\,\mathrm{cm}$ Durchmesser bedeckt genau den 
Vollmond, wenn sie $8\,\mathrm{m}\ 84\,\mathrm{cm}\ 7\,\mathrm{mm}$ vom Auge 
entfernt ist. Zur gleichen Zeit wird die Entfernung Erde-Mond mit einem 
Radarstrahl zu $384 400\,\mathrm{km}$ bestimmt. Berechne den Durchmesser des 
Mondes!
\item Bei einer totalen Sonnenfinsternis bedeckt der Mond genau die Sonne, die 
zu dieser Zeit $149 600 000\,\mathrm{km}$ von der Erde entfernt ist. Welchen 
Durchmesser hat die Sonne, wenn die Entfernung Erde-Mond zum Zeitpunkt der 
Sonnenfinsternis $373 600\,\mathrm{km}$ betr"agt?
\end{enumerate}

\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{04mhstrahl034p1} 
\end{center}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item $3476\,\mathrm{km}$
\item $1392000\,\mathrm{km}$
\end{enumerate}
}

