%
% 
\ANG{
{\bf Regal}

Die Seitenteile eines Regals sind $1,80\,\mathrm{m}$ bzw. $1,50\,\mathrm{m}$ 
lang. Zur Stabilisierung des Regals sollen zwei Diagonalstreben festgeschraubt 
werden. \\
In welcher H"ohe $h$ treffen sich die beiden Streben? \\
Was w"are, wenn das Regal breiter w"are?

\begin{center}
\includegraphics[width=8cm]{04mhstrahl035p1} 
\end{center}
}
\LSG{
$h \approx 82\,\mathrm{cm}$. Unabh"angig von Regalbreite!
}

