%
% 
\ANG{
{\bf Fotoapparat}

\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{04mhtrigo016p1} 
\end{center}

Auch Foto-Apparate haben einen "`Sehwinkel"'. Bei einem Normalobjektiv mit 
$55\,\mathrm{mm}$ Brennweite betr"agt er $43^{\circ}$. Zoom-Objektive haben 
variable Brennweiten und damit auch verschiedene Sehwinkel.\\
Ein $30\,\mathrm{m}$ breites und $17\,\mathrm{m}$ hohes Geb"aude soll frontal 
aufgenommen werden. In welcher Entfernung vom Objekt muss der Fotograf die 
Aufnahme mit einem Weitwinkel-, einem Normal- und einem Teleobjektiv machen? \\
Worin unterscheiden sich die Aufnahmen trotz des gleichen Ausschnitts?

\begin{center}
\includegraphics[width=12cm]{04mhtrigo016p2} 
\end{center}
}
\LSG{
Weitwinkel $-\ 19,55\,\mathrm{m}$\\
Normal $-\ 38,08\,\mathrm{m}$\\
Tele $-\ 94,71\,\mathrm{m}$
}
