%
% 
\ANG{
{\bf Pisa}

Bereits w"ahrend des Baus im Mittelalter stellte sich der weltber"uhmte schiefe 
Turm von Pisa schr"ag. In einem Reisef"uhrer steht, dass er mittlerweile um 
$5,47^{\circ}$ geneigt ist.
\begin{enumerate}
\item Um wie viel Meter ragt der Turm "uber seine urspr"ungliche Standfl"ache 
hinaus?
\item Der Turm war dann lange f"ur Besucher geschlossen w"ahrend sich die 
Experten bem"uhten ihn aufzurichten. In der HNA vom $05.03.2002$ stand: 
"`Neigung wurde um fast $40\,\mathrm{cm}$ verringert!"'. Welcher 
Neigungswinkel ergibt sich jetzt nach den Rettungsversuchen? 
\end{enumerate}

\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{04mhtrigo017p1} 
\end{center}
}
\LSG{
Der Turm ragt $4,52,\mathrm{m}$ "uber seine urspr"ungliche Standfl"ache hinaus.
}
