%
% 
\ANG{
{\bf Himmelsguckloch}

In Oberstdorf befindet sich eine der gr"o"sten Skiflugschanzen der Welt. Sie 
wird auch "`Himmelsguckloch"' genannt.

\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{04mhtrigo019p1} 
\end{center}

\begin{enumerate}
\item Welchen H"ohenunterschied hat die Anlaufbahn und wie lang ist sie?
\item Welchen H"ohenunterschied legt ein Springer auf der Anlaufbahn zur"uck, 
wenn diese wegen zu gro"ser Weiten der Teilnehmer im ersten Durchgang im 
zweiten Durchgang um $5\,\mathrm{m}$ verk"urzt worden ist?
\end{enumerate}

\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{04mhtrigo019p2} 
\end{center}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item H"ohenunterschied $= 91,5\,\mathrm{m}$ L"ange der Anlaufbahn $= 145,4\,\mathrm{m}$
\item H"ohenunterschied $= 88,4\,\mathrm{m}$
\end{enumerate}
}
