%
% 
\ANG{
{\bf Flussbreite}

Um die Breite eines Flusses zu bestimmen, hat man unmittelbar an einer 
Uferseite eine Strecke $|\overline{AB}| = 80\,\mathrm{m}$ abgesteckt und den 
Visierwinkel $\alpha = 38^{\circ}$ gemessen. Wie breit ist der Fluss?

\begin{center}
\includegraphics[width=8cm]{04mhtrigo020p1} 
\end{center}
}
\LSG{
Breite des Flusses $= 62,5\,\mathrm{m}$
}

