%
% 
\ANG{
{\bf Vorsicht Statistik! (2)}

Die Umweltschutzausgaben der Industrie f"ur die Einrichtung und Unterhaltung 
von Anlagen stiegen innerhalb von $10$ Jahren von $8,1$ Mrd. \EUR auf $21,2$ 
Mrd. \EUR.
\begin{enumerate}
\item Was ist an der Darstellung falsch? Welchen Eindruck soll die 
Manipulation bewirken?
\item Zeichne eine geeignetere Darstellung des Sachverhalts. Nenne Vor- bzw. 
Nachteile der verschiedenen Darstellungen.
\end{enumerate}

\begin{center}
\includegraphics[width=6cm]{05mhstat009p1} 
\end{center}
}
\LSG{
Versto"s gegen die Proportionalit"at bei $3$-dimensionalen Symbolen oder Fl"achen
}
