%
% 
\ANG{
{\bf Krebsfr"uherkennung}

Im Folgenden sind die Ergebnisse eines schwedischen Modellversuchs zur 
Krebsfr"uherkennung durch Mammographie dargestellt:

\begin{center}
\begin{tabular}{|cc|c|c|c|}
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{} & \multicolumn{2}{|p{4cm}|}{Vorliegen einer Krebserkrankung} &  \\
\cline{3-4}
\multicolumn{2}{|c|}{}  & ja & nein & gesamt \\ \cline{1-3}
\hline
Untersuchungs-Ergebnis &  auff"allig & $0,75\%$ & $2,62\%$ & $3,37\%$ \\
\cline{2-5}
 & ohne Befund & $0,07\%$ & $6,56\%$ & $96,63\%$ \\
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{gesamt} & $0,82\%$ & $99,18\%$ & $100\%$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\begin{enumerate}
\item Welche Informationen kann man aus diesen Daten entnehmen?
\item Stellt dazu auch die entsprechenden B"aume erster und zweiter Art auf. 
\item Versucht mithilfe dieser Resultate Au"senstehende "uber die 
mathematischen Hintergr"unde einer solchen Vorsorgeuntersuchung zu 
informieren. Erstellt ein entsprechendes Wandplakat.
\end{enumerate}
}
Quelle: PM 6/42 (2000)

