%
% 
\ANG{
{\bf Platonische K"orper}

Wirf einen regul"aren Oktaeder (Dodekaeder, Ikosaeder), bis sich eines der 
$8 (12, 20)$ m"oglichen Ereignisse wiederholt.\\
Welcher Mittelwert f"ur die Anzahl der notwendigen Versuchsdurchf"uhrungen bis 
zur ersten Wiederholung eines Ergebnisses ergibt sich bei $50$ Versuchsserien?
}
