%
% 
\ANG{
{\bf Der Brunnen}

Ein Brunnen soll $12\,\mathrm{m}$ tief ausgeschachtet werden. Zum Schutz gegen 
das Erdreich soll er innen mit einer $38\,\mathrm{cm}$ dicken Ziegelwand 
ausgemauert werden. Die Mauer soll $0,5\,\mathrm{m}$ aus dem Erdreich ragen. 
Der Innendurchmesser des Brunnens soll $2,10\,\mathrm{m}$ betragen.
\begin{enumerate}
\item Wie viel $\mathrm{m^{3}}$ Erdreich sind auszuschachten?
\item Pro $1\mathrm{m^{3}}$ Mauerwerk werden $380$ Ziegelsteine ben"otigt. Wie 
viele Ziegelsteine sind n"otig?
\item Wie viele Liter Wasser stehen in dem Brunnen, wenn der Wasserspiegel 
$4,20\,\mathrm{m}$ von der Oberkante der Mauer entfernt ist?
\end{enumerate}

\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{19im001p1} 
\end{center}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item Es m"ussen  $77\mathrm{m^{3}}$ (Kontrolle: $77,09$) Erdreich 
ausgeschachtet werden.
\item Zum Ausmauern des Brunnens werden ca. $14000$ (Kontrolle:$14063$) Steine 
ben"otigt.
\item Im Brunnen stehen ca. $29000$ (Kontrolle: $28747,93$) $l$ Wasser
\end{enumerate}
}
